\documentclass[a4paper]{article}%
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[a4paper]{geometry}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{theorem}%
\usepackage{amsmath}%
\setcounter{MaxMatrixCols}{30}%
\usepackage{amsfonts}%
\usepackage{amssymb}%
\usepackage{graphicx}
%TCIDATA{OutputFilter=latex2.dll}
%TCIDATA{Version=5.00.0.2552}
%TCIDATA{CSTFile=40 LaTeX article.cst}
%TCIDATA{LastRevised=Thursday, September 02, 2004 19:06:47}
%TCIDATA{<META NAME="GraphicsSave" CONTENT="32">}
%TCIDATA{<META NAME="SaveForMode" CONTENT="1">}
\geometry{a4paper,marginpar=2cm,lmargin=0cm,rmargin=2cm,marginparsep=0pt,includemp=true,reversemp=true,headsep=-0.2in}
\setlength{\theorempostskipamount}{2\baselineskip}
\theoremheaderfont{\large\bfseries}
{\theorembodyfont{\large\upshape\mdseries}\theoremstyle{break}
\newtheorem{theorem}{Théorème}
}
\newcounter{Cexe}[section]
\renewcommand{\theCexe}{\Roman{Cexe}}
{\theorembodyfont{\upshape}\theoremstyle{break}
\newtheorem{exercise}[Cexe]{Exercice}
}
\begin{document}

%%%%%%%%%%b{gedeonInfo}%%%%%%%%%
%%--Document N° 1273429011453--
%%--Mise en équation d'un problème physique--
%%%%%%%%%%e{gedeonInfo}%%%%%%%%%


\begin{exercise}
A un instant donné, un observateur immobile est à la distance de 4,8 km d'une
locomotive roulant vers lui à la vitesse de 20 m/s. A ce moment, le machiniste
donne un coup de sifflet et continue chaque minute.

Sachant que la vitesse du son est de 340 m/s, déterminer graphiquement
l'intervalle de temps qui, pour l'observateur, sépare deux coups de sifflet.
\end{exercise}


\end{document}